UV-DETECTOR 2

UV-DETECTOR 1

CORRECTION COILS

COILS

SUPERCONDUCTING

SiPAD / SiDC

RADIATOR 2

MIRROR 1

MIRROR 2

15 o

8 o

RADIATOR 1

BEAM

[m]

3 2 0 1 -1 4 5 6

BaF

2

5.3 o

2.0 o

TAPS

Calorimeter

CERES Spectrometer