Systematical Errors

(preliminary)

• III Enhancement factor – defined as data(m>0.2)/cocktail(m>0.2) → additional relative error of cocktail (m>0.2)/cocktail(m<0.2) branching ratios η,ω form factors η,ω overall ∼20% p_T -distrib. y-distrib.

N_η/N_{ch},N_ω/N_{ch}(statistical model) ∼20% (?)

→ additional 30 % • However

– comparing relative enhancement between 40 and 160 AGeV → most of additional error disappears

• Conclusion

– for the statement

“enhancement 40 > enhancement 160 AGeV”: statistical error at 40 AGeV (∼30%) dominant