Antiproton Yield

Y. Kwon

⇒ acceptance for p̄ from Λ̄ is 70 % and from Σ̄� is 93 % Ratio Data Thermal Model Thermal Model low p_t T=120 MeV T=140 MeV μB=540MeV μB=540MeV p̄/p (4.5 ± 0.8) · 10�^4 1.5 · 10�^4 5.8 · 10�^4