Kaon Spectra

Y. Kwon, M. Pollack

open symbols: E866 (HIPAGS96)

K^+ K^−

• final, fully corrected kaon spectra • small dip at low mt (Coulomb?)

Ratio Data Thermal Model Thermal Model (low pt) T=120 MeV T=140 MeV

¯B=540MeV ¯B=540MeV K+=K� 3.8±0.95 4.6 4.3