Hadron Physics Possibilities

a) Silicon Drift Detectors SDD

measure charged particle multiplicities N_{ch}

b) SDD + Pad Chamber ( no particle id ) measure positive h^+ and negative h� particles

c) SDD + Pad Chamber + RICH pion identification for p > 4.5GeV/c