Detektor 1Detektor 2Detektor 3Detektor 4Detektor 5Detektor 6Detektor 7Detektor 8Diskriminator 1Diskriminator 2Diskriminator 3Diskriminator 4Diskriminator 5Diskriminator 6Diskriminator 7Diskriminator 8

2 ns15 ns

Veto15 ns

25 ns

Start

TDCReset

2345678

E uroc om

5

Re chner

Terminal12 ns

Ter m i nal

K abel

VME

B us