Detektor 0Detektor 1Detektor 2Detektor 3Detektor 4Detektor 5Detektor 6Detektor 7BleischichtAlAlAlAlAlCu

Diskriminatorsignaleaus den Z�hlerpulsen t = 0tD tm+e+